LIBRARY LIBPQ
EXPORTS
	_PQconnectdb 		@ 1
	_PQsetdbLogin 		@ 2
	_PQconndefaults 		@ 3
	_PQfinish 		@ 4
	_PQreset			@ 5
	_PQrequestCancel		@ 6
	_PQdb			@ 7
	_PQuser			@ 8
	_PQpass			@ 9
	_PQhost			@ 10
	_PQport			@ 11
	_PQtty			@ 12
	_PQoptions		@ 13
	_PQstatus		@ 14
	_PQerrorMessage		@ 15
	_PQsocket		@ 16
	_PQbackendPID		@ 17
	_PQtrace			@ 18
	_PQuntrace		@ 19
	_PQsetNoticeProcessor	@ 20
	_PQexec			@ 21
	_PQnotifies		@ 22
	_PQsendQuery		@ 23
	_PQgetResult		@ 24
	_PQisBusy		@ 25
	_PQconsumeInput		@ 26
	_PQgetline		@ 27
	_PQputline		@ 28
	_PQgetlineAsync		@ 29
	_PQputnbytes		@ 30
	_PQendcopy		@ 31
	_PQfn			@ 32
	_PQresultStatus		@ 33
	_PQntuples		@ 34
	_PQnfields		@ 35
	_PQbinaryTuples		@ 36
	_PQfname			@ 37
	_PQfnumber		@ 38
	_PQftype			@ 39
	_PQfsize			@ 40
	_PQfmod			@ 41
	_PQcmdStatus		@ 42
	_PQoidStatus		@ 43
	_PQcmdTuples		@ 44
	_PQgetvalue		@ 45
	_PQgetlength		@ 46
	_PQgetisnull		@ 47
	_PQclear			@ 48
	_PQmakeEmptyPGresult	@ 49
	_PQprint			@ 50
	_PQdisplayTuples		@ 51
	_PQprintTuples		@ 52
	_lo_open			@ 53
	_lo_close		@ 54
	_lo_read			@ 55
	_lo_write		@ 56
	_lo_lseek		@ 57
	_lo_creat		@ 58
	_lo_tell			@ 59
	_lo_unlink		@ 60
	_lo_import		@ 61
	_lo_export		@ 62
	_pgresStatus		@ 63
	_PQmblen			@ 64
	_PQresultErrorMessage	@ 65
	_PQresStatus		@ 66
 	_term_PQExpBuffer		@ 67
	_append_PQExpBufferChar	@ 68
	_init_PQExpBuffer		@ 69
	_reset_PQExpBuffer	@ 70
	_PQoidValue		@ 71
	_PQclientEncoding	@ 72
	_PQenv2encoding		@ 73
	_appendBinary_PQExpBuffer	@ 74
	_append_PQExpBufferStr	@ 75
	_destroy_PQExpBuffer	@ 76
	_create_PQExpBuffer	@ 77
	_PQconninfoFree		@ 78
	_PQconnectPoll		@ 79
	_PQconnectStart		@ 80
	_PQflush			@ 81
	_PQisnonblocking		@ 82
	_PQresetPoll		@ 83
	_PQresetStart		@ 84
	_PQsetClientEncoding	@ 85
	_PQsetnonblocking	@ 86
	_PQfreeNotify		@ 87
	_PQescapeString		@ 88
	_PQescapeBytea		@ 89
	_printf_PQExpBuffer	@ 90
	_append_PQExpBuffer	@ 91
	_pg_encoding_to_char	@ 92
	_pg_utf_mblen		@ 93
